Микеланджело Буонароти
В умиращия да съзра не мога…

Превод от италиански: Драгомир Петров, 1970

chitanka.info

В умиращия да съзра не мога…[0]

В умиращия да съзра не мога

деня ти вечен, без да го възлюбя.

[0] Двустишието съдържа един мотив, който става все по-чест в късното творчество на поета. — Б.пр. ↑

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.